WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Jesuitenkirche
Kategorie: Kloster- bzw. Pfarrkirche
Ort: Mannheim
- Grundsteinlegung 1733, Bau nach Entwürfen von Alessandro Galli da Bibiena von 1738 bis 1760, Konsekration am 18. Mai 1760
- durch das Kolleggebäude (1901 abgerissen) direkte Verbindung zum Mannheimer Schloss
- nach Aufhebung des Jesuitenordens (1773) zunächst Hofkirche (bis 1778), dann Lazaristen-Klosterkirche (1781 bis 1794), schließlich katholische Pfarrkirche (provisorisch ab 1802, bestätigt 1804)
- seit Dezember Kirche der Oberen Pfarrei
- nach schweren Bombenschäden im Zweiten Weltkrieg bis 1960 in historischer Gestalt wiederhergestellt
identifier: 4361868-6