WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Theatre Royal Drury Lane
Kategorie: Theater
Ort: London
location: 51.51278 -0.12038
- Theater an der Catherine Street, einer Parallelstraße zur Drury Lane
- nach Brand des Vorgängerbaus (1809) neu errichtet und 1812 eröffnet
- neben Theateraufführungen fanden im Haus im 19. Jahrhundert auch Tierschauen, Kunstreiteraufführungen u. ä. statt
- ab den 1980er Jahren vorwiegend für Musical-Produktionen verwendet
identifier: 3002234-4
identifier: 6619895