WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Thomaskirche
Kategorie: protestantische Kirche
Ort: Leipzig
- gemeinsam mit der Nikolaikirche eine der Hauptkirchen der Stadt, südwestlich vom Markt nahe der ehemaligen Stadtmauer gelegen
- nach Abriss des Vorgängerbaus (1482) neu errichtet und 1496 geweiht; Turm im 14. Jahrhundert begonnen, 1537 neu errichtet und 1702 bis zur heutigen Höhe fertiggestellt
- seit Auflösung des Thomasklosters 1541 protestantische Stadtkirche
- Umbauten im Innenraum, Umgestaltung der Fassaden sowie des Turms im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts
identifier: 4468631-6