WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Gewandhaus
Kategorie: Zeughaus
Kategorie: Konzertsaal
Ort: Leipzig
- bis 1498 als Zeughaus in der Kupfergasse errichtet, entsprechend der Nutzung als Messehaus der Tuch- und Wollwarenhändler Gewandhaus genannt
- 1780/81 Einbau eines Konzertsaales unter Johann Carl Friedrich Dauthe, in dem ab November 1781 Konzerte veranstaltet wurden
- 1834 Neudekoration, 1842 und 1872 Umbauten und Renovierungen des Konzertsaals
- nach Neubau des Gewandhauses in der Grassistraße (Eröffnung 1884, 1943/44 zerstört) bis 1886 als Altes Gewandhaus nur noch gelegentlich für Konzerte genutzt, von 1893 bis 1896 Teilabriss und Umbau (Einbeziehung in den Messehauskomplex)
identifier: Q63000434
identifier: 1170723691