WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

St. Michael
Kategorie: Kirche
Ort: München
- Jesuitenkriche in der Neuhauser Straße zwischen Marienplatz und Stachus, errichtet von 1583 bis 1597, geweiht dem Erzengel Michael
- nach der Aufhebung des Jesuitenordens (1773) Hofkirche, nach der Säkularisation in königlichem Besitz (heute Eigentum des Freistaats Bayern), 1921 Rückkehr der Jesuiten
- 1809 Projekt zum Einbau von G. J. Voglers Triorganon (aus finanziellen Gründen 1813 eingestellt); 1812 Simplification der Orgel von Johann Georg Fux (1697) durch Vogler in Zusammenarbeit mit dem Darmstädter Orgelbauer Reiner (erster Einsatz im Gottesdienst am 1. November, im Konzert am 16. November 1812); 1944 Orgel zerstört
- nach schweren Kriegszerstörungen (1944) Wiederaufbau von 1946 bis 1948
identifier: 4075050-4