WeGA, Kurzbeschreibungen von Orten, Digitale Edition
availability: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Zum römischen Kaiser
Kategorie: Hotel
Kategorie: Gasthof
Ort: Mainz
- in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts am Liebfrauenplatz beim Dom als Bürgerhaus für den Großkaufmann Edmund Rokoch erbaut, ab 1657 durch Bau eines zweiten Giebelhauses zum Palais Zum Marienberg ergänzt
- ab 1742 als Hotel unter dem Namen Zum römischen Kaiser genutzt
- seit 1930 Gutenberg-Museum, nach Kriegszerstörung 1960/61 rekonstruiert